Penelitian ini menggunakan data sekunder dari \textcite{abdeljaber2017}, yang tersedia secara publik dan diperoleh melalui eksperimen menggunakan \textit{Queen's University Grandstand Simulator}. Adapun rincian data yang digunakan adalah sebagai berikut:

\begin{itemize}
    \item Dataset terdiri atas rekaman respons getaran dari struktur rangka baja berukuran $6 \times 5$ yang dilengkapi dengan 30 akselerometer.
    \item Setiap skenario dalam dataset mencakup satu kasus struktur tanpa kerusakan (healthy) dan 30 kasus kerusakan tunggal pada masing-masing sambungan (\textit{single-joint damage}).
    \item Sinyal getaran direkam dengan frekuensi pengambilan sampel sebesar 1024 Hz selama durasi 256 detik untuk tiap skenario.
    \item Kerusakan struktur disimulasikan dengan cara mengendurkan baut pada sambungan-sambungan tertentu.
\end{itemize}

Struktur dataset yang digunakan ditampilkan pada Gambar~\ref{fig:specimen-photo}.

% \begin{figure}[!ht]
%     \centering
%     \includegraphics[width=0.5\textwidth]{chapters/img/original_data.png}
%     \caption{Overview of the original data used from Abdeljaber et al. (2017)}
%     \label{fig:original-data}
% \end{figure}

\begin{figure}[ht]
    \centering
    \includegraphics[width=0.75\linewidth]{chapters/img/specimen.jpg}
    \caption{Bentuk benda uji struktur baja dan penempatan akselerometer \textcite{abdeljaber2017}}
    \label{fig:specimen-photo}
\end{figure}

\begin{figure}[ht]
    \centering
    \begin{minipage}[b]{0.45\linewidth}
        \centering
        \includegraphics[width=\linewidth]{chapters/img/i3-a-output.jpg}
    \end{minipage}
    \hfill
    \begin{minipage}[b]{0.45\linewidth}
        \centering
        \includegraphics[width=\linewidth]{chapters/img/i3-b-output.jpg}
    \end{minipage}
    \caption{(kiri) posisi akselerometer dan skenario baut yang dikencangkan (damaged). (kanan) posisi akselerometer dan skenario baut yang dikendurkan (undamaged) \textcite{abdeljaber2017}}
    \label{fig:skenario-kerusakan}
\end{figure}