\section{Benda Uji}

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Abdeljaber et al. (2017), yang tersedia secara publik dan diperoleh melalui eksperimen menggunakan \textit{Queen's University Grandstand Simulator}. Adapun rincian data yang digunakan adalah sebagai berikut:

\begin{itemize}
    \item Dataset terdiri atas rekaman respons getaran dari struktur rangka baja berukuran $6 \times 5$ yang dilengkapi dengan 30 akselerometer.
    \item Setiap skenario dalam dataset mencakup satu kasus struktur tanpa kerusakan (healthy) dan 30 kasus kerusakan tunggal pada masing-masing sambungan (\textit{single-joint damage}).
    \item Sinyal getaran direkam dengan frekuensi pengambilan sampel sebesar 1024 Hz selama durasi 256 detik untuk tiap skenario.
    \item Kerusakan struktur disimulasikan dengan cara mengendurkan baut pada sambungan-sambungan tertentu.
\end{itemize}

Struktur dataset yang digunakan ditampilkan pada Gambar~\ref{fig:original-data}.

\begin{figure}[!ht]
    \centering
    \includegraphics[width=0.5\textwidth]{chapters/img/original_data.png}
    \caption{Overview of the original data used from Abdeljaber et al. (2017)}
    \label{fig:original-data}
\end{figure}