\section{Benda Uji}

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Abdeljaber et al. (2017), yang tersedia secara publik dan diperoleh melalui eksperimen menggunakan \textit{Queen's University Grandstand Simulator}. Adapun rincian data yang digunakan adalah sebagai berikut:

\begin{itemize}
    \item Dataset terdiri atas rekaman respons getaran dari struktur rangka baja berukuran $6 \times 5$ yang dilengkapi dengan 30 akselerometer.
    \item Setiap skenario dalam dataset mencakup satu kasus struktur tanpa kerusakan (healthy) dan 30 kasus kerusakan tunggal pada masing-masing sambungan (\textit{single-joint damage}).
    \item Sinyal getaran direkam dengan frekuensi pengambilan sampel sebesar 1024 Hz selama durasi 256 detik untuk tiap skenario.
    \item Kerusakan struktur disimulasikan dengan cara mengendurkan baut pada sambungan-sambungan tertentu.
\end{itemize}

Struktur dataset yang digunakan ditampilkan pada Gambar~\ref{fig:specimen-photo}.

\begin{figure}[ht]
    \centering
    \includegraphics[width=0.75\linewidth]{chapters/img/specimen.png}
    \caption{Bentuk benda uji}
    \label{fig:specimen-photo}
\end{figure}

\begin{figure}
    \centering
    % \includegraphics[width=\textwidth]{}
    \input{chapters/img/specimen}
    \caption{Diagram joint and sensors placement}
    \label{fig:specimen}
\end{figure}