\section{Manfaat Penelitian}
Kontribusi utama dalam penelitian ini bukan untuk mengenalkan model arsitektur baru atau pembuatan kerangka kerja untuk \textit{transfer learning}, melainkan pembuatan saluran pipa klasifikasi yang mudah digunakan dan dipahami pada tahap awal. Saluran pipa ini mendemonstrasikan bahwa dengan pemilihan titik sensor yang tepat dan prapemrosesan yang baik, algoritma klasik masih mmampu memberi akurasi yang tinggi pada lokalisasi kerusakan dengan menyeimbangkan antara kesederhanaan, efisiensi, dan performa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sistem monitor kesehatan struktur rendah biaya dan tolok ukur untuk studi komparatif selanjutnya yang melibatkan model arsitektur kompleks.