% No.  
\thecustomcounter
& % Judul
Review of Bolted Connection Monitoring
&
T. Wang, et al (2013)
& % Konteks paper
\begin{enumerate}
    \item Tinjauan metode pemantauan sambungan baut
    \item Teknik akustoelastik dan piezoelektrik untuk mendeteksi kelonggaran
    \item Fokus pada metode non-destruktif berbasis sensor aktif
\end{enumerate}
& % Gap research
\begin{enumerate}
    \item Perluasan ke deteksi anomali berbasis getaran
    \item Penggunaan sensor pasif untuk efisiensi sistem
    \item Implementasi pembelajaran mesin untuk klasifikasi kerusakan
\end{enumerate}
